\begin{equation}
\Delta x=\sigma =\sqrt{\left\langle x^{2}\right\rangle -\left\langle x\right\rangle ^{2}}=\sqrt{\left\langle x^{2}\right\rangle}=\sqrt{\frac{\hbar\left(\nu+\frac{1}{2}\right)}{m\omega}}
\end{equation}