\begin{equation}
\alpha_\mathrm{iso}(\varepsilon_\mathrm{r}) - \alpha_\mathrm{iso}(1) = \frac{\varepsilon_\mathrm{r} - 1}{a\varepsilon_\mathrm{r} + b}\alpha_\mathrm{iso}(1)


\end{equation}