\begin{equation}
\hbar\omega x_{e} = \left[\frac{5V_{3}^{2}}{48\hbar\omega}\left(\frac{\hbar}{\mu\omega}\right)^{3}-\frac{V_{4}}{16}\left(\frac{\hbar}{\mu\omega}\right)^{2}\right]
\end{equation}