\begin{equation}
v_{\kappa\lambda}(\mathbf{s}_I) = \int\mathrm{d}\mathbf{r}\frac{-\Omega_{\kappa\lambda}(\mathbf{r})}{|\mathbf{r}-\mathbf{s}_I|}
\end{equation}